CTRL-BREAK:  Interrompe l'esecuzione del comando o del programma corrente. Per
eseguire questo comando basta tenere premuto il tasto CTRL e premere il tasto
BREAK. Il tasto BREAK si trova sulla destra della tastiera vicino al tasto
SCROLL LOCK. Una volta interrotto il programma, si ritorna al sistema.

Se eseguite un CTRL-BREAK durante un'esecuzione batch, apparir… il  messaggio
seguente:

   Terminate Batch Job (Y/N)?

Per interrompere l'esecuzione del file batch, basta premere Y seguito da
RETURN. Premete N seguito da RETURN per continuare l'esecuzione batch.


IMPORTANTE:   Se state eseguendo un programma di word processor o uno
spreadsheet, non battete CTRL-BREAK se prima non avete salvato su disco il
lavoro che vi occorre altrimenti perderete tutto.
Se CTRL-BREAK non funziona, fate ripartire il sistema con la sequenza
CTRL-ALT-DEL. Se anche questa non funziona, spegnete il computer e
riaccendetelo facendo ripartire il sistema.
